### 配置 taosAdapter

配置 taosAdapter 接收 StatsD 数据的方法：

- 在 taosAdapter 配置文件（默认位置 /etc/taos/taosadapter.toml）中使能配置项

```
...
[statsd]
enable = true
port = 6044
db = "statsd"
user = "root"
password = "taosdata"
worker = 10
gatherInterval = "5s"
protocol = "udp"
maxTCPConnections = 250
tcpKeepAlive = false
allowPendingMessages = 50000
deleteCounters = true
deleteGauges = true
deleteSets = true
deleteTimings = true
...
```

其中 taosAdapter 默认写入的数据库名称为 `statsd`，也可以修改 taosAdapter 配置文件 db 项来指定不同的名称。user 和 password 填写实际 TDengine 配置的值。修改过配置文件 taosAdapter 需重新启动。

- 也可以使用 taosAdapter 命令行参数或设置环境变量启动的方式，使能 taosAdapter 接收 StatsD 数据功能，具体细节请参考 [taosAdapter 的使用手册](/reference/taosadapter)

### 配置 StatsD

使用 StatsD 需要下载其[源代码](https://github.com/statsd/statsd)。其配置文件请参考其源代码下载到本地的根目录下的示例文件 `exampleConfig.js` 进行修改。其中 <taosAdapter's host\> 填写运行 taosAdapter 的服务器域名或 IP 地址，<port for StatsD\>请填写 taosAdapter 接收 StatsD 数据的端口（默认为 6044）。

```
backends 部分添加 "./backends/repeater"
repeater 部分添加 { host:'<taosAdapter's host>', port: <port for StatsD>}
```

示例配置文件：

```
{
port: 8125
, backends: ["./backends/repeater"]
, repeater: [{ host: '127.0.0.1', port: 6044}]
}
```

增加如下内容后启动 StatsD（假设配置文件修改为 config.js）。

```
npm install
node stats.js config.js &
```
